 -1.070868736E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.682000E-01  dx in pixels
 -4.026640E+01  dy in pixels
      1.015455  scalx
      1.021973  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
