 -1.095164580E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.852000E+00  dx in pixels
 -1.067850E+01  dy in pixels
      1.015536  scalx
      1.022655  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
