 -8.823771140E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.233750E+01  dx in pixels
 -3.023506E+01  dy in pixels
      1.014885  scalx
      1.021105  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
