 -1.020456999E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.072232E+01  dx in pixels
 -3.037064E+01  dy in pixels
      1.016337  scalx
      1.020754  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
