 -1.043977108E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.687987E+00  dx in pixels
 -2.745507E+01  dy in pixels
      1.015911  scalx
      1.020850  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
