 -1.089501718E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.820800E+00  dx in pixels
 -1.028470E+01  dy in pixels
      1.017794  scalx
      1.019439  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
