 -7.032341687E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.542504E+00  dx in pixels
 -3.082834E+01  dy in pixels
      1.023674  scalx
      1.017149  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
