 -1.073563708E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.242846E+00  dx in pixels
 -2.919585E+01  dy in pixels
      1.013736  scalx
      1.022537  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
