 -1.043232488E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.143395E+01  dx in pixels
 -2.938228E+01  dy in pixels
      1.013402  scalx
      1.024702  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
