 -1.052967852E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.097884E+01  dx in pixels
 -2.777351E+01  dy in pixels
      1.014709  scalx
      1.022997  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
