 -1.093696842E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.563900E+00  dx in pixels
 -9.666700E+00  dy in pixels
      1.016503  scalx
      1.021425  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
