 -1.053621345E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.041132E+01  dx in pixels
 -2.757319E+01  dy in pixels
      1.012990  scalx
      1.024421  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
