 -1.182780865E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.474612E-02  dx in pixels
 -2.334317E-02  dy in pixels
      1.022663  scale x
      1.027858  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
