 -9.271199850E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.554900E+00  dx in pixels
 -1.010590E+01  dy in pixels
      1.017701  scalx
      1.018257  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
