 -1.003823512E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.398949E+01  dx in pixels
 -3.195799E+01  dy in pixels
      1.015079  scalx
      1.021724  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
