 -1.163551332E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.814379E-02  dx in pixels
  7.376443E-02  dy in pixels
      1.024805  scale x
      1.024983  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
