 -1.113084793E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.860243E+00  dx in pixels
 -3.204222E+01  dy in pixels
      1.009997  scalx
      1.027757  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
