 -1.161594183E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.042500E+00  dx in pixels
 -1.493180E+01  dy in pixels
      1.011181  scalx
      1.025952  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
