 -1.027360501E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.933929E+00  dx in pixels
 -3.327188E+01  dy in pixels
      1.015709  scalx
      1.020439  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
