 -1.113267691E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.470600E+00  dx in pixels
 -1.633470E+01  dy in pixels
      1.017312  scalx
      1.018738  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
