 -1.162735174E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.403600E+00  dx in pixels
 -1.254920E+01  dy in pixels
      1.012752  scalx
      1.024327  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
