 -1.063045561E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.107720E+00  dx in pixels
 -3.213972E+01  dy in pixels
      1.013316  scalx
      1.022580  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
