 -1.108966671E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.881400E+00  dx in pixels
 -1.423740E+01  dy in pixels
      1.014796  scalx
      1.021358  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
