 -1.098465107E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.034881E+00  dx in pixels
 -2.909524E+01  dy in pixels
      1.014219  scalx
      1.023419  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
