 -1.152088067E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.619600E+00  dx in pixels
 -1.252650E+01  dy in pixels
      1.016112  scalx
      1.022366  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
