 -1.130799137E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.679974E+00  dx in pixels
 -2.750380E+01  dy in pixels
      1.012270  scalx
      1.024294  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
