 -1.148364719E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.534000E-01  dx in pixels
 -1.178140E+01  dy in pixels
      1.014617  scalx
      1.022414  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
