 -1.159402497E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.129294E-01  dx in pixels
 -4.380399E-02  dy in pixels
      1.027504  scale x
      1.020782  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
