 -1.082448854E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.845781E+00  dx in pixels
 -2.741064E+01  dy in pixels
      1.014283  scalx
      1.022154  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
