 -1.147168700E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.885700E+00  dx in pixels
 -1.208640E+01  dy in pixels
      1.014754  scalx
      1.022057  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
