 -1.009692719E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.445094E+01  dx in pixels
 -3.023707E+01  dy in pixels
      1.014159  scalx
      1.022063  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
