 -1.109873819E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.458200E+00  dx in pixels
 -9.933300E+00  dy in pixels
      1.015854  scalx
      1.020337  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
