 -1.059678724E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.431796E+00  dx in pixels
 -2.921780E+01  dy in pixels
      1.014300  scalx
      1.023480  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
