 -1.111236704E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.428700E+00  dx in pixels
 -1.156280E+01  dy in pixels
      1.016040  scalx
      1.021824  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
