 -1.123548423E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.034200E+00  dx in pixels
 -1.077280E+01  dy in pixels
      1.013986  scalx
      1.023448  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
