 -1.078912063E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.031400E+00  dx in pixels
 -1.243410E+01  dy in pixels
      1.022890  scalx
      1.014551  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
