 -1.048180755E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.147878E+00  dx in pixels
 -2.979604E+01  dy in pixels
      1.012508  scalx
      1.023917  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
