 -1.015128632E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.243294E+00  dx in pixels
 -2.943095E+01  dy in pixels
      1.020330  scalx
      1.015420  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
