 -1.098372479E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.428000E-01  dx in pixels
 -1.119210E+01  dy in pixels
      1.015663  scalx
      1.022345  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
