 -1.046000275E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.067613E+01  dx in pixels
 -2.959664E+01  dy in pixels
      1.013322  scalx
      1.024480  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
