 -1.000736017E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.522254E+00  dx in pixels
 -2.831272E+01  dy in pixels
      1.021878  scalx
      1.016030  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
