 -1.086692527E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.042000E-01  dx in pixels
 -1.220870E+01  dy in pixels
      1.023759  scalx
      1.014143  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
