 -8.939402150E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.784630E+00  dx in pixels
 -2.965591E+01  dy in pixels
      1.016479  scalx
      1.021174  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
