 -1.002113415E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.978600E+00  dx in pixels
 -1.263760E+01  dy in pixels
      1.018179  scalx
      1.019217  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
