 -1.034422845E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.233324E+00  dx in pixels
  5.160094E-01  dy in pixels
      1.025416  scale x
      1.023703  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
