 -1.010942750E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.595500E+00  dx in pixels
 -1.266260E+01  dy in pixels
      1.015347  scalx
      1.021803  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
