 -1.009583081E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.952331E-01  dx in pixels
 -7.695340E-02  dy in pixels
      1.022201  scale x
      1.026050  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
