 -1.099686219E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.873622E+00  dx in pixels
 -2.985565E+01  dy in pixels
      1.013637  scalx
      1.024225  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
