 -1.161485214E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.933000E-01  dx in pixels
 -1.304180E+01  dy in pixels
      1.017358  scalx
      1.020651  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
