 -1.189368777E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.967000E-01  dx in pixels
 -1.303820E+01  dy in pixels
      1.013998  scalx
      1.023402  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
